Anode P2p2 Time resolution vs HV at Qth=20 fC Muon test beam CERN 99

0

20

40

60

80

100

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 HV, kV

Efficiency, %

Anode P2p2 Time resolution vs HV at Qth=20 fC Muon test beam CERN 99

2

4

6

8

10

12

14

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 HV, kV

Sigma, nsec

Anode P2p2 Time resolution vs HV at Qth=20 fC Muon test beam CERN 99

50

60

70

80

90

100

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 HV, kV

Efficiency,%