CMS EMU CSC AFEB Prod. Test. Runs 1587_1604. CMU-FNAL

Channels-slots

0 20 40 60 80 100120140160180200

Cut number

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Failed cuts vs chan

Cut number

0 5 10 15 20 25 30 35 40

N

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Under = 0 Over = 0 Integ = 43

Failed cuts Under = 0

Channels-Slot

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

N

0

1

2

3

4

5

Under = 0 Over = 0 Integ = 43

Failed channels-slots Under = 0

Number of Cuts

0 5 10 15 20 25 30 35 40

N

0

5

10

15

20

25

Under = 0 Over = 0 Integ = 32

How many failed cuts Under = 0