EMU_CSC_Trigger_Beam_Test_RunNum472_Oct_2004_CERN

Anode_wire_multiplicity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 997 Mean 1.329 RMS 0.7699 Underflow 0 Overflow 8 Integral 989

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700

ME1/2_Layer_1

Anode_wire_multiplicity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 997 Mean 1.29 RMS 0.7182 Underflow 0 Overflow 9 Integral 988

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700

ME1/2_Layer_2

Anode_wire_multiplicity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 997 Mean 1.278 RMS 0.8189 Underflow 0 Overflow 10 Integral 987

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 ME1/2_Layer_3

Anode_wire_multiplicity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 997 Mean 1.055 RMS 0.9045 Underflow 0 Overflow 8 Integral 989

Entries

0 100 200 300 400 500 600

ME1/2_Layer_4

Anode_wire_multiplicity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 997 Mean 0.9373 RMS 0.8674 Underflow 0 Overflow 8 Integral 989

Entries

0

100

200

300

400

500

ME1/2_Layer_5

Anode_wire_multiplicity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 997 Mean 0.9778 RMS 0.9653 Underflow 0 Overflow 8 Integral 989

Entries

0

100

200

300

400

500

ME1/2_Layer_6