EMU_CSC_Trigger_Beam_Test_RunNum472_Oct_2004_CERN

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1429 Mean 1.467 RMS 0.4989 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1429

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700

ME1/2_Layer_1

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1409 Mean 1.49 RMS 0.4999 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1409

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700

ME1/2_Layer_2

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1398 Mean 1.42 RMS 0.4935 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1398

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800

ME1/2_Layer_3

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1157 Mean 1.466 RMS 0.4988 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1157

Entries

0 100 200 300 400 500 600

ME1/2_Layer_4

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1037 Mean 1.422 RMS 0.4939 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1037

Entries

0 100 200 300 400 500 600 ME1/2_Layer_5

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1088 Mean 1.447 RMS 0.4972 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1088

Entries

0 100 200 300 400 500 600 ME1/2_Layer_6