EMU_CSC_Trigger_Beam_Test_RunNum472_Oct_2004_CERN

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1341 Mean 1.603 RMS 0.4894 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1341

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800

HCAL_ME1/1_Layer_1

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1359 Mean 1.578 RMS 0.4938 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1359

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800 HCAL_ME1/1_Layer_2

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1391 Mean 1.666 RMS 0.4715 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1391

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

HCAL_ME1/1_Layer_3

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1379 Mean 1.658 RMS 0.4745 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1379

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

HCAL_ME1/1_Layer_4

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1385 Mean 1.482 RMS 0.4997 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1385

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700

HCAL_ME1/1_Layer_5

Time_Bins_per_Wire_Group

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1377 Mean 1.521 RMS 0.4996 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1377

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700

HCAL_ME1/1_Layer_6