EMU_CSC_Trigger_Beam_Test_RunNum472_Oct_2004_CERN

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2231 Mean 5.54 RMS 0.6056 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2231

Entries

0 200

400 600 800

1000

ME2/2_Layer_1

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2229 Mean 5.588 RMS 0.611 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2229

Entries

0 200 400 600 800 1000

ME2/2_Layer_2

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2155 Mean 5.487 RMS 0.6094 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2155

Entries

0 200 400 600 800 1000

1200

ME2/2_Layer_3

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2102 Mean 5.461 RMS 0.5829 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2102

Entries

0 200 400 600 800 1000

1200

ME2/2_Layer_4

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2254 Mean 5.521 RMS 0.5937 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2254

Entries

0 200 400 600 800 1000

1200

ME2/2_Layer_5

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2275 Mean 5.535 RMS 0.6134 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2275

Entries

0 200 400 600 800 1000

1200

ME2/2_Layer_6