EMU_CSC_Trigger_Beam_Test_RunNum472_Oct_2004_CERN

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2097 Mean 5.534 RMS 0.6543 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2097

Entries

0

200 400

600

800 1000

ME1/2_Layer_1

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2099 Mean 5.522 RMS 0.6287 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2099

Entries

0

200

400 600

800

1000

ME1/2_Layer_2

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1985 Mean 5.507 RMS 0.6475 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1985

Entries

0

200

400

600

800

1000

ME1/2_Layer_3

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1696 Mean 5.547 RMS 0.6598 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1696

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ME1/2_Layer_4

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1475 Mean 5.511 RMS 0.6497 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1475

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800 ME1/2_Layer_5

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 1574 Mean 5.541 RMS 0.6577 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1574

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800

ME1/2_Layer_6