EMU_CSC_Trigger_Beam_Test_RunNum472_Oct_2004_CERN

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2259 Mean 5.538 RMS 0.6435 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2259

Entries

0 200 400 600 800 1000

ME1/1_Layer_1

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2199 Mean 5.526 RMS 0.5995 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2199

Entries

0

200

400

600

800

1000

ME1/1_Layer_2

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2155 Mean 5.582 RMS 0.586 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2155

Entries

0 200 400 600 800 1000

ME1/1_Layer_3

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2214 Mean 5.588 RMS 0.5907 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2214

Entries

0 200 400 600 800 1000

ME1/1_Layer_4

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2104 Mean 5.643 RMS 0.6022 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2104

Entries

0 200 400 600 800 1000

1200

ME1/1_Layer_5

Wire_Group_Time

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entries 2126 Mean 5.612 RMS 0.613 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2126

Entries

0 200 400 600 800 1000

ME1/1_Layer_6