EMU_CSC_Trigger_Beam_Test_RunNum472_Oct_2004_CERN

Wire_Group_Number

0 10 20 30 40 50 60

Entries 2231 Mean 31.33 RMS 4.92 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2231

Entries

0

200

400

600

800

1000

ME2/2_Layer_1

Wire_Group_Number

0 10 20 30 40 50 60

Entries 2229 Mean 31.8 RMS 4.868 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2229

Entries

0 200 400 600 800 1000

1200

ME2/2_Layer_2

Wire_Group_Number

0 10 20 30 40 50 60

Entries 2155 Mean 31.98 RMS 4.765 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2155

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

ME2/2_Layer_3

Wire_Group_Number

0 10 20 30 40 50 60

Entries 2102 Mean 32.28 RMS 4.372 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2102

Entries

0 100 200 300 400 500 600 700

ME2/2_Layer_4

Wire_Group_Number

0 10 20 30 40 50 60

Entries 2254 Mean 32.58 RMS 4.048 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2254

Entries

0 200 400 600

800 1000

ME2/2_Layer_5

Wire_Group_Number

0 10 20 30 40 50 60

Entries 2275 Mean 32.97 RMS 3.753 Underflow 0 Overflow 0 Integral 2275

Entries

0 200 400 600 800 1000

1200

ME2/2_Layer_6